WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Jentzsch, Carl Gustav Sigismund[^1]
[^1: - Hauptmann (Capitain) beim Fußartillerie-Regiment in Dresden
- verheiratet mit Julie Jentzsch, geb. von Walther]