WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1075765161 Hünerbein, Ulrike Wilhelmine von Knobelsdorff, Wilhelmine Ulrike [seit 1798 verheiratet mit dem General Friedrich Heinrich Carl Georg (= Georg Heinrich) von Hünerbein (1762–1819)]