WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hünerbein, Ulrike Wilhelmine von; Knobelsdorff, Wilhelmine Ulrike
identifier: 1075765161
birth: 1774-01-01/1774-12-31
death: 1831-01-01/1831-12-31
sex: f
residence: Breslau
seit 1798 verheiratet mit dem General Friedrich Heinrich Carl Georg (= Georg Heinrich) von Hünerbein (1762–1819)