WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hoffmann, Caroline; Marconi, Caroline; Meyer, Karoline
sex: f
occupation: Sängerin
occupation: Schauspielerin
residence: Mannheim
residence: Darmstadt
- älteste Tochter des Kontrabassisten Ludwig Alois Marconi, ältere Schwester von Josepha und Marianne Marconi
- am Nationaltheater Mannheim erster Auftritt am 4. Oktober 1789, Engagement von Juli 1792 bis Februar 1812
- 1795 (vor 8. Oktober) Heirat mit dem Schauspieler Wilhelm Meyer (gest. 1800)
- 1807 (vor 5. Februar) Heirat mit dem Schauspieler Franz Hoffmann
- von April 1812 bis zur Pensionierung am Hoftheater Darmstadt, Fachangabe 1812: Hofsängerin, Mütter in der Oper, komische Alte und Koketten im Schauspiel; von dort aus im April 1818 Gastspiel in Mannheim