WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

100563880 August Friedrich, Herzog von Sussex Augustus Frederick, Duke of Sussex [Sechster Sohn von König Georg III. von Großbritannien und Irland (1738–1820) und dessen Frau Charlotte]