WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

August Friedrich, Herzog von Sussex; Augustus Frederick, Duke of Sussex
identifier: 100563880
birth: 1773-01-27, Buckingham Palace, London
death: 1843-04-21, Kensington Palace, London
sex: m
residence: London
Sechster Sohn von König Georg III. von Großbritannien und Irland (1738–1820) und dessen Frau Charlotte