WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Seymour-Conway, Francis Charles 3. Marquess of Hertford
identifier: 58986254
birth: 1777-03-11
death: 1842-03-01
sex: m
occupation: Politiker
occupation: Kunstsammler
residence: London
- Sohn von Francis Seymour-Conway, 2. Marquess of Hertford, und dessen Frau Isabella Anne, geb. Ingram
- 1793/94 Viscount Beauchamp
- 1794 bis 1822 Earl of Yarmouth
- verheiratet seit 18. Mai 1798 mit Maria Emilia, geb. Fagnani