WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117410152 Winterberger, Georg Winterberger, Georg Friedrich[^1]
[^1: - aus Wien stammend
- 1825 bis 1828 an den Königlichen Schauspielen in Berlin
- Januar 1829 bis zur Pensionierung im Herbst 1858 am Weimarer Hoftheater]