WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pichler, Caroline Böhmer, Caroline[^1]
[^1: - Tochter des Schauspielers und Theaterdirektors August Pichler und dessen Frau Sophie, geb. Halbmann
- spielte bis 1824 in der Gesellschaft ihres Vaters u. a. in Münster und Bremen (in Münster bereits 1819 Bühnenauftritte erwähnt, gab 1822 in Bremen eine Brautjungfer im Freischütz und 1823 in Münster die Titelrolle in Preciosa)
- Juni 1824 Gastrollen am Theater Mannheim (u. a. zu ihrem Benefiz am 23. Juni Preciosa), Juli 1824 bis März 1825 dort engagiert
- 1827 wieder unter der Direktion des Vaters am Hoftheater Detmold nachgewiesen]