WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116349158 Habeneck, François-Antoine [Ab 1821 Leiter der Grand Opéra de Paris; von 1824 bis 1846 deren Kapellmeister.]