WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Haase, Ludwig Haase, Leopold Friedrich Ludwig[^1]
[^1: - Bruder von August Haase
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle von 1816 bis 1837 (als Hornist), daneben mehrfach Konzertauftritte als Geiger
- seit 10. April 1820 verheiratet mit der Sängerin Julie Zucker]