WeGA, Dokumente, Digitale Edition
author: Gürrlich, Josef Augustin; Seidel, Friedrich Ludwig; Möser, Karl; Schick, Ernst Johann Christian
created: zwischen 11. Mai und 1. Juni 1812
source date: 1923
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Die beiden Musikdirektoren sprechen sich günstig aus. Seidel findet die Komposition „im Ganzen gut“ und fügt herablassend hinzu: Uebrigens ist Herr v. Weber ein Komponist von Geist und Phantasie. Gürrlich achtet Carl Maria als einen genialischen Komponisten, in dessen Werk nur die Gesangspartien nicht günstig behandelt seien. Beide schlagen Veränderungen vor. Von den Konzertmeistern hebt Möser die Theaterwirksamkeit des Werkes hervor, die einer Aufführung zu einem grossen Erfolg verhelfen würde. Was das ausführbare der Orchesterpartien betrift, so hat die Erfahrung von einer einzigen Probe es hinlänglich bewährt, dass es nichts weniger als unmöglich sei, diese Oper mit einem Berliner Orchester zu executiren. Schick findet sogar, dass die Musik zu sehr auf Effekt zugeschnitten sei und daher eine Piesse durch die andere verlieren muss. Der Ausführbarkeit stände von Seiten der Streichinstrumente nichts entgegen, es sei denn, dass die Blasinstrumente besondere Schwierigkeiten gefunden hätten.