WeGA, Briefe, Digitale Edition
author: Griesinger, Georg August von
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wien 17. Juni 1826.

[...] Die heutigen Zeitungen sagen, daß Maria v. Weber in London gestorben sey[^1]. Das thäte mir sehr leid!

[^1: Die Wiener Zeitung Nr. 137 (17. Juni 1826, S. 579) meldete: Der berühmte Tonsetzer Carl Maria v. Weber ist zu London an den Folgen einer Erkältung, die er sich in den ersten Tagen seiner Ankunft in London zuzog, und die aller angewandten Sorgfalt der Aerzte widerstand, verstorben.]

Ich wünsche den besten Erfolg von der Badereise!Ihr Gr.