WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gleichmann, Johann Andreas
identifier: 11665810X
birth: 1775-02-13, Bockstadt
death: 1842-06-13, Meiningen
sex: m
occupation: Musikdirektor
occupation: Komponist
residence: Hildburghausen
residence: Meiningen
- Sohn des Müllers Johann Nicolaus Gleichmann (1744–1820) und seiner Frau Johanna Louisa, geb. Schmidt
- musikalische Ausbildung bei Stadtmusikus von Eisfeld gemeinsam mit Johann Peter Heuschkel
- kam 1787 nach Hildburghausen, dort Unterricht bei Johann Paul Hummel (Generalbaß) und Laurenz Schneider (Violin- u. Klavierspiel)
- 1792 als Violinist in die Hofkapelle berufen
- ab 1794 Hofmusikdirektor
- 25. Juli 1799 Heirat mit Louisa Oettinger (geb. 4. April 1770, gest. 25. November 1837), Tochter des Kammerdieners Oettinger
- ging 1827 als Direktor der Hofkapelle nach Meiningen, dort bis 1836 (Pensionierung)