WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ferdinand I., Kaiser von Österreich
identifier: 118686747
birth: 1793-04-19, Wien
death: 1875-06-29, Prag
sex: m
residence: Wien
ältester Sohn des Kaisers Franz II./I. und dessen zweiter Frau Maria Theresia, seit 1804 Kronprinz, ab 1835 Kaiser von Österreich, legte die Regierung 1848 nieder (führte den Kaisertitel aber offiziell weiter) und lebte nachfolgend vorwiegend in Böhmen und Mähren