WeGA, Rezeptionsdokumente, Digitale Edition
author: Johann Gänsbacher
source date: 2. Oktober 1811
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

In München wird nach dem Voglerschen Simplifikations-Systeme[^1] für die große königliche Hofkirche zum heil. Michael, eine dreifache Orgel[^2] erbauet, die von drey Organisten zugleich, von zwei Nebenorganisten ganz, gleich vom Hauptorganisten allein, ganz gespielt werden kann. Dieses Triorganon erhält 13 Manualle, 3 Pedale, 980 Tasten und 144 klingende Stimmen, zwei Bässe, 48 Fuß Ton, einen Baß 32 Fuß Ton, fünf Bässe, 24 Fuß Ton.

[^1: Zu Voglers Simplifikations-System vgl. Emile Rupp, Abbé Vogler als Mensch, Musiker und Orgelbautheoretiker unter besonderer Berücksichtigung des sog. ‚Simplificationssystems‘, Kassel 1922 bzw. Hertha Schweiger, Abbé Voglers Simplifikationssystem und seine akustischen Studien, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch, Jg. 29 (1935), S. 72–123.]

[^2: Das Projekt einer großen Orgel mit drei Spieltischen in der Kirche zu St. Michael scheiterte. Nach langen Verhandlungen wegen des entstandenen finanziellen Schadens erzielte Vogler im Frühjahr 1813 einen Vergleich. In einem Brief an Gänsbacher vom 23. Juni 1813 spricht er von der Nicht-Vollendung der akkordirten großen Orgel zu 3 Spieler, Triorganon mit 13 Klaviere und 12 Duzent Register, 5 Klaviere für den Organisten A, und 72 Register, 4 Manuale und 36 Reg. für B und C. Vgl. dazu auch die Bemerkung von Adalbert Schulz, Die St. Michaels-Hofkirche in München. Festschrift zum dreihundertjährigen Jubiläum der Einweihung, München 1987, S. 87.]