WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Fürstenau, Antonia Fürstenau, Maria Anna Elisabeth Friederike Antonia Fürstenau, Antonie Schmidt, Antonia [Tochter des Dresdner Kammermusikus Franz Schmidt; seit 15. Oktober 1821 zweite Ehefrau von Anton Bernhard Fürstenau, aus dieser Ehe gingen sieben Kinder hervor, von denen zwei als Säuglinge starben]