WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Cnobloch, Friedrich Sigismund Freiherr von
birth: 1781-02-08, Freiburg
death: 1865-01-05, Graz
sex: m
residence: Dresden
residence: Graz
seit 1825 verheiratet mit Minna, geb. von Henikstein; gemeinsame Tochter: Wilhelmine von Cnobloch