WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116873612 Funk, Friederike Funck, Friederike La Grua, Friederike[^1]
[^1: - Tochter eines Postmeisters; Gesangausbildung bei J. A. Mieksch in Dresden
- ab 4. Mai 1816 erstes Engagement als Kammer- und Opernsängerin an der Dresdner Hofoper
- 1816–1818, vermittelt von Morlacchi, beurlaubt nach Italien zur Vervollkommnung ihrer Stimme, Unterricht bei Luigi Mosca und Zingarelli in Neapel, daneben Auftritte am Teatro San Carlo
- Herbst 1818 bis 1. Juli 1827 erneut im Ensemble der Hofoper, Antrittsvorstellung am 10. September 1818 Titelpartie von Elisabetta, Regina d'Inghilterra (Rossini); sie sang sowohl im deutschen wie im italienischen Départment, u. a. die Agathe in der EA des Freischütz am 26. Januar 1822, die Eglantine in der EA der Euryanthe am 31. März 1824
- ging nach Gastauftritten u. a. in Stuttgart (Mai 1827 als Vestalin, Desdemona, Donna Anna) und Darmstadt (10. bis 24. Juni 1827 als Eglantine und Desdemona) nach Italien (Auftritte in verschiedenen Städten), Engagement in Palermo
- nach Heirat mit Louis La Grua (auch Lagrua) Abgang von der Bühne, am 15. Mai 1831 in Palermo Geburt der Tochter Emmy la Grua
- lebte ab Ende der 1830er Jahre mit ihrem Ehemann wieder in Dresden (im Adress-Handbuch 1840, S. 138: Kaufmann Louis Lagrua, ital. Dörfchen 8), dort als Gesangslehrerin tätig, nochmaliger Konzertauftritt am 10. Dezember 1839
- lebte zuletzt (noch in den 1870er Jahren) mit ihrer Tochter in Paris]