WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118917218 Friedrich August II., König von Sachsen Friedrich August Albert Maria von Sachsen [Sohn von Maximilian, Prinz von Sachsen; seit 13. September 1834 Mitregent mit seinem Onkel Anton; infolge Verzichtleistung seines Vaters, des Kronprinzen Maximilian, vom 13. September 1830, folgte er seinem Onkel nach dessen Tod (6. Juni 1836) auf den Thron; er war zweimal vermählt: 1. Carolina (1801–1832), Tochter des Kaiser Franz I. von Österreich; 2. Maria (1805–1877), Tochter des Königs Maximilian Joseph von Bayern.]