WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

104262974 Friedrich, Herzog von Sachsen-Altenburg Friedrich, Herzog von Sachsen-Hildburghausen[^1]
[^1: - einziger Sohn des Herzogs Ernst Friedrich III. Carl von Sachsen-Hildburghausen (1727–1780) und dessen dritter Frau Ernestine von Sachsen-Weimar-Eisenach (1740–1786)
- bis 1787 unter Vormundschaft des Prinzen Joseph Friedrich von Sachsen-Hildburghausen (1702–1787)
- 3. September 1785 Heirat mit Charlotte, Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz (1769–1818), einer Schwester der nachmaligen Königin Luise von Preußen
- 1787 bis 1826 Herzog von Sachsen-Hildburghausen
- nach dem Präliminarvertrag von Liebenstein (11. August 1826) Herzog von Sachsen-Altenburg]