WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Fränzl, Ferdinand; Fränzl, Ferdinand Ignaz Joseph
identifier: 100672302
birth: 1767-05-20, 1767-05-24, Schwetzingen
death: 1833-10-27, Mannheim
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Komponist
occupation: Musikdirektor
residence: Mannheim
residence: Frankfurt am Main
residence: Offenbach
residence: St. Petersburg
residence: Moskau
residence: München
- Sohn von Ignaz Fränzl und seiner Frau Antonia Sibilla, geb. De la Motte, musikalische Ausbildung durch den Vater, den er ab 1785 auch auf Konzertreisen begleitete
- 1790 Italienreise, u. a. Studien bei Stanislav Mattei in Bologna
- ab 1792 Konzertmeister im Theaterorchester Frankfurt/Main; daneben 1794/95 Leitung der Bernardschen Privatkapelle in Offenbach sowie der dortigen Liebhaberkonzerte
- verheiratet mit Johanna, geb. Ewald, aus Offenbach; die Ehe blieb kinderlos
- ab 1799 ausgedehnte Konzertreisen (u. a. ab 1803 nach Russland)
- ab 1806 Musikdirektor in München (zuständig für die Deutsche Oper und die Instrumentalmusik), Leitung der Deutschen Oper im April 1824 niedergelegt (ab Oktober 1823 assistierte bereits sein Nachfolger Stuntz), Fränzl blieb aber bis 1826 Leiter der Hofkapelle
- 1811 Mitbegründer der Musikalischen Akademie
- 1816 Konzertreise nach Prag (Januar), Berlin (Februar), Leipzig (Februar), Frankfurt/Main (Februar/März)
- 1825 Verleihung des Titels Kapellmeister
- verbrachte seinen Lebensabend in Genf (1826/27) und Mannheim (ab 21. April 1827)
- von seinen Werken fand die Oper Carlo Fioras (1810) weite Verbreitung