WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Eisenmenger, Erasmus[^1]
[^1: - Sohn des Hofinstrumentenmachers Johann (Michael) Eisenmenger (1723–1788)
- Geiger im Mannheimer Orchester, Anstellungsvertrag vom 1. Oktober 1801 (Mitwirkung im Orchester vermutlich seit 1780, da Feier des 50-jährigen Jubiläums als aktiver Orchestermusiker am 5. März 1830)]