WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Edel, Charlotte von; Kalkhoff, Charlotte von
birth: 1787-01-01/1789-12-31
sex: f
residence: Mannheim
- Tochter des Regierungs- und Hofkammerrats Philipp (Franz) (seit 1792 Edler von) Edel (gest. 1827)
- Schwester Therese (ca. 1786–1808) war die erste Ehefrau von Gottfried Weber
- heiratete am 29. Oktober 1811 Karl Freiherr von Kalkhoff