WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Derossi, Joseph; De Rossi, Joseph
identifier: 11608118X
birth: 1768-08-06, Frankfurt am Main
death: 1841-12-13, Düsseldorf
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Theaterdirektor
residence: Düsseldorf
residence: Köln
residence: Aachen
residence: Elberfeld
residence: Schwelm
residence: London
- Bühnendebüt 1786, Anstellungen als Schauspieler u. a. in Freiburg/Breisgau, Karlsruhe, Pest, Wien, Innsbruck; seit Oktober 1814 unter Caroline Müller in Düsseldorf (dort auch Regisseur)
- heiratete 1797 in Aargau Anna Schilling
- Theaterdirektor einer reisenden Gesellschaft mit Spielzeiten u. a. in Düsseldorf (1817 bis 1832, nach Renovierung des Theaters 1832/33 Vertrag 1834 nicht verlängert, aber unter Immermann weiter bei der Direktion tätig, erneute eigene Direktion 1837 bis 1841), Köln (1817, 1819 bis 1821, 1826), Aachen (1818 bis 1821, 1827), Elberfeld (1821 bis 1831, 1833, 1838 bis 1840), Koblenz (1825) und Schwelm (1829, 1831); leitete von Mai bis Juli 1833 eine Gastspielsaison in London (u. a. mit Freischütz und Euryanthe)