WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1036381129 Demmer, Leonore Demmer, Eleonore[^1]
[^1: - Tochter das Bassisten Joseph Demmer, Schwester des Tenors (Friedrich) Heinrich Demmer (1790–1851) und der Schauspielerin Auguste Demmer
- am Mannheimer Theater bereits Auftritte in Kinderrollen (ab 7. Juni 1802), dort tätig bis zu ihrem Tod (letzter Auftritt am 17. November 1811)]