WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Demmer, Auguste
identifier: 135735874
birth: 1788/1792
death: 1859-03-03
sex: f
occupation: Schauspielerin
residence: Mannheim
residence: Karlsruhe
- Tochter das Bassisten Joseph Demmer, Schwester des Tenors (Friedrich) Heinrich Demmer (1790–1851) und der Schauspielerin Leonore Demmer
- am Mannheimer Theater bereits Auftritte in Kinderrollen (ab 1. Dezember 1801), erster Versuch im jugendlichen Fach am 25. März 1808, dort engagiert von 1808 bis Februar 1816
- ab April 1816 bis 1851 gemeinsam mit ihrem Bruder Heinrich am Hoftheater Karlsruhe