WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116057408 de la Motte, Carl August Delamotte, Karl August[^1]
[^1: - pfälzischer Regierungsrat
- ab 1808 Ökonomierat, ab September 1810 interimistisch und ab März 1811 offiziell Intendant des Münchner Hoftheaters bis Juli/August 1820; unter seiner Ägide wurden das neue Hof- und Nationaltheater und das Isartortheater gebaut; am 13. Januar 1821 pensioniert]