WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1036370518 David, Giovanni[^1]
[^1: - Sohn des Tenors Giacomo David(e) (1750–1830) und dessen Frau, der Sängerin Paola, geb. Borelli; Ausbildung durch den Vater
- Bühnendebüt 1808 in Siena, danach als gefeierter Tenor u. a. in Brescia, Padua, Turin, Mailand, Neapel, Bologna, Wien, Rom, Genua, Cremona, Florenz, Ancona tätig, außerdem in London (1818, 1831), Paris (1830); 1840 Abgang von der Bühne
- anschließend Gesangslehrer in Neapel, dann in Wien
- 1844 bis 1846 Leiter der italienischen Hofoper in St. Petersburg]