WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118530925 Ernst August I., König von Hannover Ernst August II., Herzog von Braunschweig-Lüneburg Ernst August, Herzog von Cumberland [5. Sohn von Georg III. von Großbritannien und Irland (1738–1820) und dessen Frau Charlotte; Herzog von Cumberland ab 1799; König von Hannover ab 1837]