WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

135021685 Crémont, Pierre [1803–1817 Dirigent des französ. Theaters in St. Petersburg; 1817–1824 Violinist an der Opéra Comique in Paris; danach Orchesterchef am Théâtre de l'Odéon; ab 1828 Dirigent an der Opéra comique in Paris, ab 1831 am Grand Théâtre in Lyon]