WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Müller, Clemens
identifier: 137764685
birth: 1828-07-13, Dresden
death: 1902-08-16
sex: m
occupation: Nähmaschinenfabrikant
occupation: Autographensammler
residence: Dresden
- Sohn des Leinewebermeisters Johann August Müller und dessen Frau Amelie Auguste, geb. Förster
- arbeitete 1851 bis 1854 bei der Firma Singer in New York
- gründete 1855 in Dresden die erste deutsche Nähmaschinenfabrik
- erwarb um den Jahreswechsel 1873/74 von G. A. Heinrich das Pavillonhaus in der Holzhofgasse (Dresden-Antonstadt), in welchem Weber von April bis September 1825 gewohnt hatte, und verpflichtete sich, das von Heinrich dort eingerichtete Weber-Museum weiterzuführen