WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Clementi, Carl Clement, Carl Clemens, Carl[^1]
[^1: - Sohn von Johann Georg Clement (ca. 1710–1794?), dem langjährigen Breslauer Domkapellmeister (ab 1735), und dessen Frau Maria Agnes, geb. Mentzel (Hochzeit 7. November 1731)
- ab 1779 Musikdirektor in Breslau
- 1792 wurde ihm vom Breslauer Domkapitel eine Exspektanz auf die Nachfolge seines Vaters als Domkapellmeister erteilt (nicht eingehalten)
- Reisen als Geigenvirtuose durch Deutschland bis 1793 (dabei auch als Operndirigent und Darsteller von ernsthaften Rollen auf der Bühne tätig), dann Rückkehr nach Schlesien; vgl. Journal des Luxus und der Moden 1793, S. 584
- seit Herbst 1793 erster Kapellmeister der Kapelle beim Prinzen Eugen Friedrich Heinrich von Württemberg (nannte sich seitdem Clementi)
- dort auch als Schauspieler (in Vaterrollen) tätig
- Oktober 1806 pensioniert]