WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118676423 Clementi, Muzio Clementi, Mutius Philippus Vincentius Franciscus Xaverius[^1]
[^1: - Sohn des Silberschmieds Niccolo Clementi (1720–1789) und dessen zweiter Ehefrau Magdalena, geb. Caisar
- musikalische Ausbildung in Rom sowie ab 1766 in England
- ab 1774 in London als Pianist, Musikpädagoge und Komponist tätig; leitete Aufführungen im King’s Theatre
- 1781 bis 1783 sowie 1802 bis 1810 Kunstreisen u. a. mit seinem Schüler Field bis nach St. Petersburg
- ab 1810 wieder in London tätig (nochmalige Reisen u. a. nach Deutschland 1818 und 1822)
- 6. Juli 1811 Heirat mit Emma Gisborne; das Paar hatte vier gemeinsame Kinder
- 1813 Mitbegründer und einer der Direktoren der Philharmonic Society
- Professor für Klavier an der Royal Academy of Music
- lebte zuletzt auf seinem Landsitz in Evesham
- schuf zahlreiche Klavierkompositionen und Schulwerke]