WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118632906 William IV., König von Großbritannien und Irland und Hannover Herzog von Clarence[^1]
[^1: - dritter Sohn des Königs George III. von Großbritannien und Irland (1738–1820) und dessen Frau Charlotte
- wurde nach dem Tod seines Bruders George 1830 König von Großbritannien und Irland sowie König von Hannover]