WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

William IV., König von Großbritannien und Irland und Hannover; Herzog von Clarence
identifier: 118632906
birth: 1765-08-21
death: 1837-06-20
sex: m
residence: London
- dritter Sohn des Königs George III. von Großbritannien und Irland (1738–1820) und dessen Frau Charlotte
- wurde nach dem Tod seines Bruders George 1830 König von Großbritannien und Irland sowie König von Hannover