WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Claire, Dem.
sex: f
occupation: Sängerin
residence: Frankfurt am Main
am 21. November 1810 erster theatralischer Versuch am Theater Frankfurt/Main als Lilla, zweite Vorstellung am 20. Dezember 1810, nachfolgend angestellt (geplantes Engagement in Mannheim 1812 kam nicht zustande; reiste am 25./26. April aus Kassel in Mannheim an, vgl. Badisches Magazin, Nr. 98 vom 27. April 1812, S. 392)