WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Savoyen-Carignan, Maria Elisabeth von [Tochter der Maria Christina von Sachsen und Karl Emanuel von Savoyen-Carignan; sie heiratete am 28. Mai 1820 in Prag den österreichischen Erzherzog Rainer, Vicekönig von Lombardo-Venetien.]