WeGA, Rezeptionsdokumente, Digitale Edition
author: Weber, Caroline von
source date: 20. Juni 1826
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Familien-Nachrichten.

Von dem tiefsten Schmerz durchdrungen, fordert mich die Ueberzeugung der innigen Theilnahme zahlreicher Freunde des Verstorbenen auf, ihnen das schnelle und frühe Hinübergehen in eine bessere Welt meines geliebten Gatten, Karl Maria von Weber, Königl. Sächs. Kapellmeisters und Directors der deutschen Oper anzuzeigen. Er starb in London am Morgen des 5. Juny d. J. sanft und unerwartet, an einem Lungengeschwüre, im angetretenen 40sten Jahre seines Alters. Was er in seiner Kunst schuf, kennt die Welt, was er in seinem Berufe leistete, sein theurer König, seine Vorgesetzten und Mitarbeiter, was er in allen Lebensverhältnissen mit unermüdlicher Herzensgüte strebte, der geliebte Kreis seiner Umgebungen, was er mir und meinen Kindern war, nur mein Herz, das allein aus der Erinnerung an ihn und der Ergebung in den unerforschlichen Willen Gottes noch die Kraft zu schlagen schöpft. Es wird für stille Anerkennung meines unersetzlichen Verlustes zu danken wissen.

Dresden, am 17. Juny 1826.
Caroline Freifrau von Weber, geb. Brand.