WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Boucher, Céleste; Gallyot, Céleste-Eléonore
birth: 1775-01-01/1777-12-31, Paris
death: 1841-02-01/1841-02-28, Paris
sex: f
occupation: Harfenistin
occupation: Pianistin
occupation: Komponistin
residence: Madrid
residence: Paris
- musikalische Ausbildung durch Jean-Henri Nadermann (1735–1799)
- um 1785 erste Auftritte als Pianistin und Harfenistin am französischen Hof
- ab 1788 erste Pianistin bzw. Harfenistin am spanischen Hof sowie Musiklehrerin der Infantin; von dort aus Konzertreisen nach Frankreich
- seit ca. 1806 verheiratet mit dem Geiger Alexandre Boucher (1807 Geburt des ersten Kindes)
- ging auf Konzertreisen gemeinsam mit ihrem Mann, u. a. nach Großbritannien (1814 und 1819), Deutschland (1821/22), Österreich (1822), Polen (1823), durch die Ukraine (1823) und nach Russland (1823/24)
- 1827 Rückkehr nach Paris (1828 Ende der Konzerttätigkeit)
- 1830/31 Verhandlungen über die Berufung als Harfen-Professorin ans Real Conservatorio Superior de Música in Madrid gescheitert