WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bland, Charles[^1]
[^1: - Sohn der Sängerin Maria Theresa Bland, geb. Romanzini (1769–1838) und des Schauspielers George Bland (gest. 1807); jüngerer Bruder des Bassisten James Bland (1798–1861)
- 1824 Debüt am Covent Garden Theatre
- sang am 12. April 1826 in der Uraufführung von Webers Oberon die Titelpartie
- 1831 in Manchester
- an verschiedenen Londoner Theatern tätig (u. a. 1831/32 Olympic Theatre, 1833/34 Astley's Theatre)]