WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Berstett, Auguste von; Luxburg, Auguste von
identifier: 116148500
birth: 1788-01-01/1788-12-31
death: 1861-01-01/1861-12-31
sex: f
residence: Karlsruhe
- Tochter des Freiherrn (ab 1790 Grafen) Johann Friedrich von Luxburg und dessen Frau Carolina Maria Dorothea, geb. Freiin Vogt von Hunolstein; Schwester von Karl August von Luxburg und Friedrich von Luxburg
- 1810 Heirat mit Wilhelm Ludwig von Berstett