WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Beaulieu-Marconnay, Johanna von; Mentz, Johanna
birth: 1793-08-19, Oldenburg
death: 1850-05-22, Oldenburg
sex: f
residence: Oldenburg
- Tochter des Geheimen Kammerrats und Kammerdirektors Christoph Friedrich Mentz (1765–1832) und dessen Frau Luise, geb. Bohlken
- heiratete am 19. Mai 1810 Wilhelm Ernst Freiherr von Beaulieu-Marconnay