WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gerlach, Heinrich Christian[^1]
[^1: - möglicherweise identisch (oder verwandt) mit dem 1796 in Meiningen nachgewiesenen Musiker
- Leiter des Kgl. dänischen Livgardes Musikkorps
- Organist der Trinitatiskirche in Kopenhagen]