WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

141311649 Babbi, Christoforo Babbi, Pietro Giovanni Christoforo Bartolomeo Gaspare[^1]
[^1: - Sohn des Sängers Gregorio Lorenzo Babbi (1708–1768) und der Sängerin Giovanna Guaetti
- musikalische Ausbildung ab 1763 in Faenza, dort bereits ab 1766 mehrfach als primo violino genannt, 1773 erster Geiger in Rimini
- ab 1773 Mitglied der Capella musicale an San Petronio in Bologna, 1775–1778 dort Kapellmeister am Teatro Comunale
- ab 3. März 1781 zunächst auf ein Jahr als Konzertmeister der Dresdner Hofkapelle verpflichtet, Vertrag dann auf neun Jahre verlängert; im Mai 1789 lebenslang angestellt
- in Dresden waren auch zwei Söhne Babbis tätig: Gregorio 1788 bis 1806 als Geiger und Sänger, Camillo ca. 1798 bis ca. 1813 als Geiger]